en	RSS feed block
lt	RSS sklaidos blokas

en	Adds a block displaying a RSS feed.
lt	Prideda bloką, rodantį RSS srautą.

en	RSS feed
lt	RSS sklaidos kanalas

en	Invalid feed URL
lt	Klaidingas RSS URL

en	Invalid title
lt	Klaidingas pavadinimas

en	Invalid number of feeds
lt	Klaidingas sklaidos kanalų skaičius

en	You have selected a feed URL from your own website. Please choose another URL.
lt	Jūs pasirinkote srauto nuorodą iš savo puslapio. Pasirinkite kitą nuorodą.

en	Feed is unreachable, check your URL
lt	Srautas nepasiekiamas, patikrinkite URL nuorodą

en	Invalid feed: %message%
lt	Neteisingas padavimas: %message%

en	Error: invalid RSS feed in "%module_name%" module: %message%
lt	Klaida: neteisingas RSS "%module_name%" modulyje: %message%

en	Block title
lt	Bloko pavadinimas

en	Create a title for the block (default: 'RSS feed').
lt	Sukurti blokui pavadinimą (numatyta: „RSS srautas“).

en	Add a feed URL
lt	Pridėti RSS sklaidos kanalo ULR

en	Add the URL of the feed you want to use (sample: http://news.google.com/?output=rss).
lt	Pridėti nuorodą srautui, kurį norite naudoti (pavyzdys: http://news.google.com/?output=rss).

en	Number of threads displayed
lt	Rodomų pranešimų gijų kiekis

en	Number of threads displayed in the block (default value: 5).
lt	Rodomų temų skaičius šiame bloke (numatyta: 5).